From 59b7555d40f9e2ef22c988d67cdf822d42fc1ba0 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: yvesf <yvesf@d0e8fea9-7529-0410-93fb-d39fd5b9c1dd>
Date: Thu, 11 Jun 2009 11:50:27 +0000
Subject: iasd

git-svn-id: http://xapek.org/svn/common/omegle@1109 d0e8fea9-7529-0410-93fb-d39fd5b9c1dd
---
 "slides/vortrag_gek\303\274rzt/aa.tex" | 256 +++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 256 insertions(+)
 create mode 100644 "slides/vortrag_gek\303\274rzt/aa.tex"

(limited to 'slides/vortrag_gekürzt/aa.tex')

diff --git "a/slides/vortrag_gek\303\274rzt/aa.tex" "b/slides/vortrag_gek\303\274rzt/aa.tex"
new file mode 100644
index 0000000..ba008cd
--- /dev/null
+++ "b/slides/vortrag_gek\303\274rzt/aa.tex"
@@ -0,0 +1,256 @@
+\documentclass{beamer}
+\usepackage[ngerman]{babel}
+\usepackage[utf8x]{inputenc}
+%\usepackage{iwona}
+\usepackage{palatino}
+\usepackage{beamerthemesplit}
+
+\usetheme{Warsaw}
+\usefonttheme{professionalfonts}
+
+\title{\emph{Omegle} --- Entdeckung und Anwendungen}
+\author{Yves Fischer}
+\date{Montag 15. Juni 2009}
+
+\newcommand{\zerfall}[1]{ \; \; \stackrel{#1}{\longrightarrow} \; \;}
+\newcommand{\simplesplit}[2][]{
+\begin{columns}
+  \begin{column}{5cm}
+    #1
+  \end{column}
+  \begin{column}{5cm}
+    #2
+  \end{column}
+\end{columns}
+}
+
+\begin{document}
+\frame{
+\includegraphics[width=\textwidth]{bilder/testbild.png}
+}
+\frame{\titlepage}
+
+\section{Was ist Omegle}
+\frame{\frametitle{}
+}
+
+
+
+% \section*{Einleitung}
+% \frame{\frametitle{Verlauf des Referats}
+% \tableofcontents
+% }
+
+% \section{Radioaktivität}
+% \subsection{Entdeckung}
+% \frame{\frametitle{Historie}
+% \begin{itemize}
+% \item[\textsc{1789}] Entdeckung des Urans in Pechblende
+% \pause
+% \item[\textsc{1896-97}] Entdeckung der radioaktiven Wirkung des Urans(\textsc{Becquerel}), Beginn der Erforschung durch \textsc{Marie Curie}
+% \pause
+% \item[\textsc{1900}] Spezifizierung nach $\alpha$, $\beta$ und $\gamma$ Strahlen
+% \pause
+% %1900 fand Paul Ulrich Villard eine Komponente in der vier Jahre zuvor von Antoine Henri Becquerel entdeckten radioaktiven Strahlung, die sich nicht durch Magnetfelder ablenken ließ und ein sehr hohes Durchdringungsvermögen von Materie aufzeigte. Da es die dritte gefundene Strahlkomponente war, prägte Ernest Rutherford den Begriff Gammastrahlung.
+% \item[\textsc{1914}] Spezifizierung der Gammastrahlung als elektromagnetische Strahlung(\textsc{Rutherford})
+% %Durch Beugung von Gammastrahlung an Kristallen gelang es Rutherford und Edward Andrade 1914 zu zeigen, dass es sich um eine Form von elektromagnetischer Strahlung handelt. Die gefundenen Wellenlängen waren sehr kurz und mit der von Röntgenstrahlung vergleichbar.
+% \end{itemize}	
+% }
+
+% \frame{\frametitle{Definition der Radioaktivität}
+% \begin{itemize}
+% \item Instabile Atome wandeln sich spontan unter Energieabgabe um
+% \item Aussendung ionisierender Strahlung
+% \item kann nicht von aussen beinflusst werden, ist weder Druck noch Temperaturabhängig
+% \end{itemize}
+% }
+
+% \subsection{Alpha-, Beta- und Gamma-Strahlen}
+% \frame{\frametitle{Alpha-Strahlung}
+% \begin{block}{Alpha Zerfall}
+% \begin{align}
+% ^{A}_{Z}{\rm E} \longrightarrow ^{A-4}_{Z-2}{\rm E} + ^{4}_{2}{\rm He} \nonumber
+% \end{align}
+% \begin{center} 
+% A: Nukleonenzahl(Massenzahl)\\
+% Z: Protonenzahl(Ordnungszahl) \\
+% E: chem. Kürzel
+% \end{center}
+% \end{block}
+% \pause
+% \begin{itemize}
+% \item Teilchenstrahlung bestehend aus $^{4}_{2}{\rm He}$
+% \item[$\Rightarrow$] Dem ursprünglichen radioaktiven Atom fehlen 2 Protonen und 2 Neutronen
+% \item Reichweite kleiner als 10cm
+% \end{itemize}
+% }
+
+% \frame{\frametitle{Beta-Strahlung}
+% \begin{block}{Beta Strahlung}
+% \begin{align}
+% \beta^{-}:\: & ^{A}_{Z}{\rm X} \longrightarrow ^{A}_{Z+1}{\rm X} + e^{-} \nonumber \\
+% \beta^{+}:\: & ^{A}_{Z}{\rm X} \longrightarrow ^{A}_{Z-1}{\rm X} + e^{+} \nonumber
+% \end{align}
+% \end{block}
+% \pause
+% \begin{itemize}
+% \item Bei $\beta^{-}$-Teilchen handelt es sich um Elektronen aus dem Atomkern
+% \item Bei $\beta^{+}$-Teilchen handelt es sich um Positronen die im Atomkern bei der Umwandlung von Protonen in Neutronen entstehen
+% \end{itemize}
+% }
+
+% \frame{\frametitle{Gamma-Strahlung}
+% \begin{block}{Gamma Strahlung}
+% \begin{align}
+% ^{A}_{Z}{\rm E} \longrightarrow ^{A}_{Z}{\rm E} + \includegraphics{bilder/strahlung.png}\nonumber \\
+% \end{align}
+% \end{block}
+% \pause
+% \begin{itemize}
+% \item Grund: Energieüberschuss nach $\alpha$ oder $\beta$ Zerfall
+% \item Keine Teilchenstrahlung sondern Kompensation durch kurzwellige elektromagnetische Strahlung ähnlich der Röntgenstrahlung
+% %\item Messung zum Beispiel über die Frequenz mit der \textsc{Bragg} Drehkristallmethode
+% \item Daher: Keine Änderung des chemischen Elements
+% \end{itemize}
+% }
+
+
+% \subsection{Der radioaktive Zerfall}
+% \frame{\frametitle{Halbwertszeit}
+% \begin{itemize}
+% \item Beschreibt die Zeit, bis zu der die Hälfte der Radionuklide in einer Probe zerfallen ist
+% \item $T_{\frac{1}{2}}=\frac{ln(2)}{\lambda}$ wobei $\lambda=$Zerfallskonstante
+% \item Abgeleitet von $N(t)=N_0 \cdot e^{(-\lambda \cdot t)}$
+% \end{itemize}
+% }
+
+% \frame{\frametitle{Die vier Zerfallsreihen}
+% \begin{itemize}
+% \item Eine Zerfallsreihe beschreibt den Weg vom Ausgangsradionuklid zum Endradionuklid(stabil).
+% \item Es gibt nur vier verschiedene radioaktive ,,Wege''
+% \end{itemize}
+% \pause
+% \begin{description}
+% \item[Uran-Radium Reihe] Der Zerfall des Radionuklid $^{238}_{93}$U nach $^{206}_{82}$Pb u.a. über $^{226}_{88}$Ra {\small(Massezahlen: 4n+2)}.
+% \item[Thorium Reihe] Der Zerfall des Radionuklid $^{232}_{90}$Th zu $^{208}_{82}$Pb {\small(Massezahlen: 4n+0)}.
+% \item[Uran-Actium Reihe] Der Zerfall des Radionuklid $^{235}_{92}$U nach $^{207}_{82}$Pb {\small(Massezahlen: 4n+3)}.
+% \item[Neptunium Reihe] Der Zerfall des Radionuklid $^{241}_{94}$Pu nach $^{209}_{83}$Ti {\small(Massezahlen: 4n+1)}.
+% \\ {\small \textit Kommt nicht mehr vor, das Ausgangsradionuklid ist aufgrund seiner Halbwertszeit nicht mehr natürlich vorhanden}
+% \end{description}
+% }
+
+% \section{Anwendungen}
+% \begin{center}
+% {\Large Anwendungen in Wissenschaft, Medizin und Technik}
+% \end{center}
+
+% \frame{\frametitle{Ansatz Zeitbestimmung Radiokarbon}
+% \begin{itemize}
+% \item Basiert - wie jede Zeitbestimmung mit Radioaktivität - auf Halbwertszeit
+% \item 1947 von \textsc{W. F. Libby} entwickelt.
+% \end{itemize}
+%  \begin{align}
+% ^{14}_{7}\mathrm{N} + ^{1}_{0}n & \zerfall{} ^{14}_{6}\mathrm{C} + ^{1}_{1}p \quad & \text{Stickstoff in} ^{14}{\rm C} &\nonumber \\
+% ^{14}_{6}\mathrm{C} & \zerfall{} ^{14}_{7}\mathrm{C} + e^{-} & \text{Zerfall des} ^{14}{\rm C} &\nonumber \\
+% \lambda_{^{14}_{6}\mathrm{C}} & = 1.24 \cdot 10^{-4} & \text{Zerfallskonstante} & \nonumber \\
+% \quad N_{^{14}_{6}\mathrm{C}} & = 5730a & \text{Halbwertszeit} &\nonumber
+% \end{align}
+% }
+
+% \frame{\frametitle{Messung - Nebelkammer}
+% \begin{columns}
+%   \begin{column}{6cm}
+%     \includegraphics[width=5cm]{bilder/nebel2.jpg} \\
+%     {\TINY Q.:http://www.solstice.de/grundl\_d\_tph/exp\_detek/exp\_detek\_01.html}
+%   \end{column}
+%   \begin{column}{5cm}
+%     \includegraphics[width=5cm]{bilder/nebelkammer.png} \\
+%     {\TINY Q.:http://leifi.physik.uni-muenchen.de/web\_ph12/versuche/11nebelkammer/nk\_aufnahmen.htm}
+%   \end{column}
+% \end{columns}
+% %\begin{itemize}
+% %\item Erfunden 1912 von \textsc{Charles T.R. Wilson}
+% %\end{itemize}
+% }
+
+% \frame{\frametitle{Anwendungen in der Medizin}
+% \begin{itemize}
+% \item Krebsbekämpfung
+% \item Radontherapie
+% \item Diagnostik
+% \end{itemize}
+% }
+
+% \frame{\frametitle{Insektenbekämpfung}
+% \begin{block}{Angriffspunkt}
+% \begin{columns}
+%   \begin{column}{4cm}
+%     \includegraphics[width=2.2cm]{bilder/fruchtfliege.jpg}
+%   \end{column}
+%   \begin{column}{5cm}
+%     \begin{itemize}
+%     \item Einmalige Paarung
+%     \item Ausfall $\rightarrow$ riesige Auswirkungen
+%     \end{itemize}
+%   \end{column}
+% \end{columns}
+% \end{block}
+% \begin{itemize}
+% \item $\gamma$-Strahlen machen Männchen unfruchtbar
+% \item Erfolgreiche Versuche - aber nur begrenzt einsetzbar
+% \end{itemize}
+% }
+
+
+% \frame{\frametitle{Rauchdetektor}
+% \begin{center}
+% \includegraphics[width=8cm]{bilder/ionisations_rauchkammer.png}
+% \end{center}
+% \begin{itemize} 
+% \item $^{4}_{2}He$ aus Strahlenquelle ionisiert Luft zwischen zwei Platten, daher elektrische Leitfähigkeit
+% \item Rauchpartikel verringern Durchfluss
+% \item Einsatz wegen Entsorgung problematisch
+% \end{itemize}
+% }
+
+% \frame{\frametitle{,,Schmutzige Bombe''}
+% \begin{columns}
+%   \begin{column}{6cm}
+% \begin{itemize}
+% \item Technisch nicht besonders komplex
+% \item keine Sofort-(/Schock-)Wirkung
+% \end{itemize}
+%   \end{column}
+%   \begin{column}{5cm}
+%     \includegraphics[width=5cm]{bilder/Moscow_dirty_bomb.jpg} \\
+%     {\TINY ,,Schmutzige Bombe'' Tschechischer Rebellen http://www.pbs.org/wgbh/nova/dirtybomb/chrono.html}
+%   \end{column}
+% \end{columns}
+% }
+
+
+% \frame{\frametitle{weitere}
+% Blitzableiter
+% \begin{itemize}
+% \item Ionisierte Luft soll Blitzstrahl ,,leiten''
+% \item[$\Rightarrow$] Nutzlos und gesundheitsschädlich
+% \end{itemize}
+
+% Lebensmittel
+% \begin{itemize}
+% \item Abtötung von Keimen und Mikroorganismen
+% \item In Deutschland nur mit Kennzeichnung bei Kräutern erlaubt
+% \end{itemize}
+% }
+
+% %Schluss
+% \frame{\frametitle{Schluss}
+% \begin{center}
+% {\Large Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit!} \\
+% \includegraphics[width=5.5cm]{bilder/Logo_iso_radiation.png}
+% \end{center}
+
+% {\TINY ISO-Zeichen für Radioaktivität (Vorschlag)}
+
+% }
+\end{document}
-- 
cgit v1.2.1

